<WorkTypeGroupDefinitionList DefaultGroupId="Default.Group">

	<WorkTypeGroupDefinition Id="CrownAndCoping.Group">
	   <WorkTypeId>AnatomicCrown</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>OverpressCrown</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>Coping</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>OffsetCoping</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>ProvisionalCrown</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>OverlayCrown</WorkTypeId>
	</WorkTypeGroupDefinition>
	 
	<WorkTypeGroupDefinition Id="Pontic.Group">
	   <WorkTypeId>ReducedPontic</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>AnatomicPontic</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>OverpressPontic</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>HybridPontic</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>ProvisionalPontic</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>MockupTooth</WorkTypeId>
	</WorkTypeGroupDefinition>

	<WorkTypeGroupDefinition Id="InlaysAndVeneers.Group">
	   <WorkTypeId>AnatomicInlay</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>ReducedInlay</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>OffsetInlay</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>Veneer</WorkTypeId>
	</WorkTypeGroupDefinition>

	<WorkTypeGroupDefinition Id="Waxup.Group">
	   <WorkTypeId>AnatomicWaxup</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>ReducedWaxup</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>WaxupPontic</WorkTypeId>
	</WorkTypeGroupDefinition>
	
	<WorkTypeGroupDefinition Id="Removable.Group">
	   <WorkTypeId>BiteSplint</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>BiteSplintGap</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>BiteSplintTooth</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>ProstheticTooth</WorkTypeId>
       <WorkTypeId>ProstheticToothDuplicateDenture</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>PartialFramework</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>SecondaryTelescope</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>PrimaryTelescope</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>Attachment</WorkTypeId>
	</WorkTypeGroupDefinition>

	<WorkTypeGroupDefinition Id="Bars.Group">
	   <WorkTypeId>BarPillar</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>BarSegment</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>OffsetSubstructure</WorkTypeId>
	</WorkTypeGroupDefinition>

	<WorkTypeGroupDefinition Id="ResidualDentition.Group">
	   <WorkTypeId>MissingTooth</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>HealthyTooth</WorkTypeId>
	   <WorkTypeId>Antagonist</WorkTypeId>
	</WorkTypeGroupDefinition>

</WorkTypeGroupDefinitionList>